Charge Asymmetry

A +/- asymmetry schould be carefuly watched because it may affect measurements of some physics quantities.

Small assymetry is observed around p_t = 7-8 GeV. More detailed study are needed.

0 20 40 60 80 100

2 3 4 5 6 7 8 p_t (GeV)

RPC trigger acceptance (%)

|η|< 0.15 MS1,1’,2,2’ solid line: μdashed line: μ+

0 20 40 60 80 100

2 3 4 5 6 7 8 p_t (GeV)

RPC trigger acceptance (%)

|η|< 0.15 MS1,2,3,4 solid line: μdashed line: μ+