360˚

0˚ 40˚

φ -2.60 φ 0 0.35 2.45 η 0 1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 17

9

0 1 2 3 4 5 6 7

10 11 12 13 14 15 8 9

•••

18 links × 16 bits from calorimeter quiet regions

optionally additional 18 links to indicate MIP

INTEGER T1CALOQ(0:17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

η

4 × 14 links × 18 bits from Muon Chambers and from RPC’s

INTEGER T1MUC(0:3,1:14)
INTEGER T1RPC(0:3,1:14)

••• 4μ 4

bits pos.

η 2 0-1 φ 8 2-9

±p_t 6 10-15 quality 2 16-17