30

40

50

60

70

80

90

100

0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 trigger η_{MAX} ε (η_{MAX}) / ε (2.4) in % low lumi. trigger thresholds - p_t^{1μ} = 7 GeV, p_t^{2μ} = 4 GeV

Study by S.Abdulin, C.Albajar, D.Denegri, I.Iashvili, A.Kharchilava, R.Kinnunen, A.Nikitenko, L.Rurua, G.Wrochna

1 μ 2 μ 3 μ 4 μ

H 5 2 Z^0 5 4 μ A^0,H^0,h 5 1-2 μ SUSY 5 1-3 μ t, tt^– 5 1-2 μ B 5 1-3 μ

trigger acceptance ε