CONNECTORS VME P2 P1

CONNECTORS

CONNECTORS

CONNECTORS

ROC’s ZERO SUPPRESION

Readout Board

CONNECTORS VME P2 P1

CONNECTORS

CONNECTORS

CONNECTORS

Synchronisation Board

CONNECTOR

CONNECTOR

SYNCHRO NISATION

SYNCHRO NISATION

VME P2 P1

Boundary Scan, Slow Control

SERIAL SLOW CONTROL

TIMING RECEIVER INTERFACE

BOUNDARY SCAN, ALTERA CONTROL

CONNECTORS VME P2 P1

CONNECTORS

CONNECTORS

CONNECTORS

PACT PROCESORS, SORTERS, FLT INTERFACE

Trigger Board

Connector Board for FDPM

CONNECTOR

CONNECTOR

from FDPM

from FDPM from FDPM from FDPM

Connector Board for RPC

CONNECTOR

CONNECTOR

RECEIVERS

RECE- IVERS

from RPC

from RPC

RECE- IVERS

from RPC

from RPC RECEIVERS

RPC Trigger Test Bench Boards