RPC Trigger Test Stand in Warsaw

item technology group lab. contact person overall design - CMS Warsaw / I. Kudla, M. Lewandowski, Bari K. Pozniak / A. Ranieri synchroniser FPGA / ASIC CMS Warsaw I. Kudla, K. Pozniak segment processor FPGA / ASIC CMS Mannheim P. Gorodenski, F. Klefenz CMS Warsaw M. Lewandowski ring processor FPGA / ASIC CMS Bari A. Ranieri pipeline ASIC RD 6 Upsala T. Akesson 0-suppression FPGA CMS Warsaw I. Kudla FLT interface FPGA CMS Bari A. Ranieri test & programing engine FPGA CMS Warsaw M. Lewandowski Timing Receiver ASIC RD 12 CERN B. Taylor Fast Dual Port Memory VME module RD 12 CERN A. Fucci software - CMS Warsaw I. Kudla, M. Lewandowski