Δrϕ = 48-120 cm

Δrϕ = 27-62 cm Δϕ = 10° 32 strips

Δr = 119-331 cm Δη ≈ 0.5 5-6 strips

Δrϕ = 1.5-3.9 cm

Δrϕ = 0.8-2.5 cm Δϕ = 5/16°

Δr = 20-100 cm Δη ≈ 0.1

Δz = 85 cm Δη ≈ 0.1-0.2 1 strips

Δrϕ = 210-375 cm Δϕ = 30° 96 strips

Δrϕ = 2.2-3.9 cm Δϕ = 5/16°

Resistive Plate Chambers in CMS

BARREL CHAMBERS

ENDCAP CHAMBERS