RPC Readout Organisation

count item subdivision Δφ Δη channels

200000 strip 1 bit each 5/16° ~0.11 1 6192 segment 32-48 strips 2.5° ~0.11 32-48 516 Trig.&R/OBoard 16 segments 30° ~0.11 ~500 180 Trig.&R/OMod. 3TRBs 90° ~0.11 ~1500 15 Front-End Driver 12TRMs 360° ~0.35 ~18000 8 Readout Unit 2FEDs 360° ~0.70 ~30000 2 Readout Crates 4 Readout Units 360° 2.50 ~100000

header lasthitaddr checksum 2ndhitaddr

1sthitaddr

16bits

Data format: