mu-strip distance (cm)

Performance of ’’declustering’’

0

100

200

0 2 4 6

Entries 2430

mu-strip distance (cm) 0 50 100 150

0 2 4 6

Entries 2472

mu-strip distance (cm) 0 25 50 75 100

0 2 4 6

Entries 595

mu-strip distance (cm) 0 25 50 75 100

0 2 4 6

Entries 790

mu-strip distance (cm) 0 25 50 75 100

0 2 4 6

Entries 1975

mu-strip distance (cm) 0 20 40 60

0 2 4 6

Entries 2413

mu-strip distance (cm) 0 20 40

0 2 4 6

Entries 1866

mu-strip distance (cm) 0 10 20 30 40

0 2 4 6

Entries 2243

mu-strip distance (cm) 0 2 4 6

0 2 4 6

Entries 740

mu-strip distance (cm) 0 2 4 6 8

0 2 4 6

Entries 519

mu-strip distance (cm) 0 10 20

0 2 4 6

Entries 1570

mu-strip distance (cm) 0 5 10 15

0 2 4 6

Entries 2372

1 cm strips 2 cm strips 4 cm strips

10 GeV small clusters

10 GeV big clusters

1000 GeV small clusters

1000 GeV big clusters