RPC cluster size parametrisation

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 2.5 5 7.5 10 cluster size (cm) distribution function F

F = 1 - exp(-P1*X**2)

0.9737E-02/ 6 P1 0.2257

’’small’’ clusters

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 2.5 5 7.5 10 cluster size (cm) distribution function F

F = 1 - exp(-P1*X**2)

0.4331E-02/ 6 P1 0.4622E-01

’’big’’ clusters

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 2 4 6 8 cluster size (1.5 cm strips) probability

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 2 4 6 8 cluster size (1.5 cm strips) probability point: data bars: parametrisation