CMS Meeting at UCLA, G.Wrochna, Muon Trigger, page 5 June 18, 1994

Pattern Comparator Trigger

valid pattern examples

p_t φ [1/3^o strips]

MS4 MS3 MS2 MS1 > 100 GeV 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 > 80 GeV 0 1 1 2 0 -1 -1 -2 > 60 GeV 0 0 1 2 0 0 -1 -2 > 45 GeV 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 -2 0 -1 -1 -3 etc.