CMS Meeting at Aachen, G.Wrochna, Muon Trigger, page 1 0 June 18, 1994

Pattern Comparator

Every AND corresponds to one pattern. One can program which strips are AND’ed together.

Then patterns are grouped in several p_t intervals by programmable wired ORs.

MS 4

MS 3

MS 2

MS 1

L A T C H E S

LATCHES

p_t coding