RPC Muon Trigger

Trigger& ReadoutBoard

1Sorting TreeFront End

4 stations of chambers (RPC)

FRO EN NT D 4 stations of chambers (RPC)

FRO EN NT DTrigger& ReadoutBoardTrigger& ReadoutBoard12

BusRingFront EndDriver

RingTiming Receiver Module clock