"FORCED 3/4 ALGORITHM"

"STRONG 3/4 ALGORITHM"

Two possible realisations of "STRONG RANDOM 3/4 ALGORITHM"

Various "3 out of 4" algorithms

MS1 MS2 MS3 MS4 MS1 MS2 MS3 MS4

3/4

4/4

MS1 MS2 MS3 MS4 Σ=4 Σ=3 MS1 MS2 MS3 MS4 Σ≥3

MS1 MS2 MS3 MS4

"1" clock driven switch

MS1 MS2 MS3 MS4

"1" clock driven switch

dead area in MS1 MS2 MS3 MS4

"1"

"WEAK 3/4 ALGORITHM"

Two possible realisations of "WEEK RANDOM 3/4 ALGORITHM"