CMS Muon Momentum Resolution

10^{-1}

1

10

10^2

0 1 2

Δp_t/p_t (%) p_t = 10 GeV

Muon system alone

Full measurement

10^{-1}

1

10

10^2

0 1 2 p_t = 100 GeV 10^{-1}

1

10

10^2

0 1 2 η p_t = 1 TeV