Momentum resolution

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

10 10^2 10^3

Δp/p

CMS 3.0 T

CMS 3.5 T

CMS 4.0 T muon system alone

full detector

p ΜGeV/cΝ

Momentum resolution

10^{-2}

10^{-1}

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Δp/p

3.0 T - muon system 3.5 T - muon system 4.0 T - muon system

3.0 T - full meas. 3.5 T - full meas. 4.0 T - full meas.

p = 1 TeV

10^{-2}

10^{-1}

0 0.5 1 1.5 2 2.5 p = 100 GeV

10^{-2}

10^{-1}

0 0.5 1 1.5 2 2.5 p = 10 GeV

η