Muon momentum measurement in CMS

3 independent measurements: - in the return yoke 100 μm/superlayer - right after the coil 1 mrad - in the inner tracker 60 μm - MSGC 15 μm - Si Strips

Vertex constraint: 20 μm

YOKE

COIL

HCAL

ECAL

INNER TRACKER

MUON STATIONS

μ

2T O

4T O^x