0

2

4

6

[m]

1.3 1.7 2.1 2.5 2.9

0 2 4 6 8 10 2.0 1.5

0.5 1.0

2.9 2.5 2.1 1.3 1.7

Δp/p [%] at 100 GeV

muon system

full detector

CMS L3P

LHC detector optimization

R_{ECAL} [m]

4T coil

3T coil

MSGC Silicon

Straw Tubes

ECAL

HCAL

Yoke

30.01.93 G.Wrochna

muon full